@^{Technische UniversitätCarolo-Wilhelmina}zu Braunschweig^{Institut für Theoretische Physik}Dr. Andreas Honecker

Intermediäre Vektorbosonen

CERN Beschleuniger (nicht maßstabsgerecht)

Erstes W � Ereignis [1]

Erstes Z^0 Ereignis [2]

m_W � = (81 ± 5)GeV [1]

m_Z0 = (95.2 ± 2.5)GeV [2]

[1] G. Arinson, C. Rubbia, S. Van der Meer und andere (UA1 Kollaboration), Experimental Observation of Isolated Large Transverse Energy Electrons with Associated Missing Energy at √ s = 540GeV, Phys. Lett. 122B (1983) 103-116 [2] G. Arinson, C. Rubbia und andere (UA1 Kollaboration), Experimental Observation of Lepton Pairs of Invariant Mass around 95GeV/c^2 at the CERN SPS Collider, Phys. Lett. 126B (1983) 398-410

ALEPH Detektor

Z^0 Zerfallsbreite

Streuquerschnitt für e^+e� → Hadronen als Funktion der Schwerpunktenergie. Linien zeigen die Vorhersage des Standard-Modells für N_ν = 2, 3 und 4 Neutrino-Generationen.

D. Decamp und andere (ALEPH Kollaboration), Measurement of Electroweak Parameters from Z Decays into Fermion Pairs, Z. Phys. C48 (1990) 365-391